Group = ValidMeasure
    MinDN = double
    MinDN__Required = false
    MinDN__Repeated = false  

    MaxDN = double
    MaxDN__Required = false
    MaxDN__Repeated = false  

    MinEmission = double 
    MinEmission__Range    = (0,135)
    MinEmission__Required = false
    MinEmission__Repeated = false 

    MaxEmission = double
    MaxEmission__Range    = (0,135)
    MaxEmission__Required = false
    MaxEmission__Repeated = false          

    MinIncidence = double
    MinIncidence__Range    = (0,135)
    MinIncidence__Required = false
    MinIncidence__Repeated = false
     
    MaxIncidence = double
    MaxIncidence__Range    = (0,135)
    MaxIncidence__Required = false
    MaxIncidence__Repeated = false

    MinResolution = double
    MinResolution__Type     = positive
    MinResolution__Required = false
    MinResolution__Repeated = false
     
    MaxResolution = double
    MaxResolution__Type     = positive
    MaxResolution__Required = false
    MaxResolution__Repeated = false

    PixelsFromEdge = integer
    PixelsFromEdge__Type     = positive
    PixelsFromEdge__Required = false
    PixelsFromEdge__Repeated = false

    MetersFromEdge = double
    MetersFromEdge__Type     = positive
    MetersFromEdge__Required = false
    MetersFromEdge__Repeated = false

    SampleResidual = double
    SampleResidual__Type     = positive
    SampleResidual__Required = false
    SampleResidual__Repeated = false

    LineResidual = double
    LineResidual__Type     = positive
    LineResidual__Required = false
    LineResidual__Repeated = false

    ResidualMagnitude = double
    ResidualMagnitude__Type     = positive
    ResidualMagnitude__Required = false
    ResidualMagnitude__Repeated = false

    SampleShift = double
    SampleShift__Type     = positive
    SampleShift__Required = false
    SampleShift__Repeated = false

    LineShift = double
    LineShift__Type     = positive
    LineShift__Required = false
    LineShift__Repeated = false

    PixelShift           = double
    PixelShift__Type     = positive
    PixelShift__Required = false
    PixelShift__Repeated = false

EndGroup

