Object = Filters
    Group = Pointerrormagnitude
        LessThan = 3.5
        GreaterThan=0
    EndGroup
    Group = Point_errormagnitude2
        lessthan = 3.5
        GreaterThan=0
    EndGroup
    Group = Point_CubeNames
        Cube =  SerialNumber1
        Cube =  SerialNumber2
        Cube =  SerialNumber3
    EndGroup
    Test12 = "Testing"
    Test = "Testing"
    Test = "Testing"
EndObject
