# This file describes the line and sample offsets for each HiRISE
# CCD in the focal plane.  Negative values shift CCDs left and up.
# Positive values shift CCD right and down.
Object = Hiccdstitch
  Group = RED0
    FocalPlaneSample = -8000
    FocalPlaneLine   = -1219
    ImageSample      = 1
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED1
    FocalPlaneSample = -6000
    FocalPlaneLine   = -1793
    ImageSample      = 2001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED2
    FocalPlaneSample = -4004
    FocalPlaneLine   = -1171
    ImageSample      = 3997
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED3
    FocalPlaneSample = -2003
    FocalPlaneLine   = -1791
    ImageSample      = 5998
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED4
    FocalPlaneSample = 0
    FocalPlaneLine   = -1205
    ImageSample      = 8001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED5
    FocalPlaneSample = 2000
    FocalPlaneLine   = -1789
    ImageSample      = 10001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED6
    FocalPlaneSample = 4000
    FocalPlaneLine   = -1189
    ImageSample      = 12001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED7
    FocalPlaneSample = 6000
    FocalPlaneLine   = -1786
    ImageSample      = 14001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED8
    FocalPlaneSample = 8000
    FocalPlaneLine   = -1210
    ImageSample      = 16001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = RED9
    FocalPlaneSample = 10000
    FocalPlaneLine   = -1817
    ImageSample      = 18001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = IR10
    FocalPlaneSample = 0
    FocalPlaneLine   = 0
    ImageSample      = 8001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = IR11
    FocalPlaneSample = 2000
    FocalPlaneLine   = -606
    ImageSample      = 10001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = BG12
    FocalPlaneSample = 0
    FocalPlaneLine   = -2396
    ImageSample      = 8001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group

  Group = BG13
    FocalPlaneSample = 2000
    FocalPlaneLine   = -3002
    ImageSample      = 10001
    ImageLine        = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Group
End_Object
End